Signaturregeln und Nutzung der Genesis GV60 - Forum Profilinformationen

Hallo Zusammen,

es gab diverse Nachfragen bzgl. der Nutzung von Userprofilen und Signaturen,

welche leider zwischenzeitlich auch merklich zu schriftlichen Beschwerden führen.

Anbei unsere neuen Signaturregeln,

sinnvollerweise angelehnt an die Regeln unserer Netiquette:

Überprüft bitte Eure Signaturen und Userprofile:

1.) Signaturen dürfen maximal 5 Zeilen Text umfassen (Leerzeilen mit gezählt).
Alternativ Bild(er) mit max. Größe von 999x150px und einer Dateigröße von bis zu 80kB!

2.) Die Formatierung der gesamten Signatur hat in Standard-Schriftgröße zu erfolgen, fett/kursiv ist in Ordnung.

3.) Die folgenden Inhalte sind in Signaturen nicht zulässig:

- Werbung für gewerbl. Webseiten,

Dienstleistungen, Produkte, Unternehmen, Einzelpersonen etc. und

- konsequenterweise, auch hier nicht erlaubt: Reflinks aller Art.
- Codierangebote/-hinweise, auch als Freundschaftsdienst!
- Links zu eigenen oder fremden Angeboten auf Auktionsplattformen (ebay etc.).

- Links zu SocialMedia-Kanälen (bspw. Facebook, Instagram, etc) oder anderen Foren,
- sämtliche weitere Inhalte, welche gegen unsere Netiquette und/oder gegen

das geltende Recht verstoßen, bspw. Beleidigungen, politische Äußerungen, usw.

Die Regeln rund um gewerbliche Verlinkungen etc gelten auch für User-Profileinträge.

Wichtig ist es, eine gesunde Mischung zwischen Nutzung des Userprofils und der Signatur zu finden!

Warum die Einschränkung:

Wir können (und wollen) nicht 24x7 alle Profile/Signaturen überprüfen und möchten

weiterhin sicherstellen, dass Links erst gar nicht den Weg zu uns finden, welche

derzeit in sozialen Medien die Runde machen (bspw. politische Themen usw).

Vielen Dank für Euer Verständnis.
Gruß Oli, für das Betreiberteam